# 模型设置

使用提示词时，您会通过 API 或直接与大语言模型进行交互。你可以通过配置一些参数以获得不同的提示结果。

**Temperature**：简单来说，`temperature` 的参数值越小，模型就会返回最确定的一个结果。如果调高该参数值，大语言模型可能会返回更随机的结果，也就是说这可能会带来更多样化或更具创造性的产出。我们目前也在增加其他可能 token 的权重。在实际应用方面，对于质量保障（QA）等任务，我们可以设置更低的 `temperature` 值，以促使模型基于事实返回更真实和简洁的结果。 对于诗歌生成或其他创造性任务，你可以适当调高 `temperature` 参数值。

**Top_p**：同样，使用 `top_p`（与 `temperature` 一起称为核采样的技术），可以用来控制模型返回结果的真实性。如果你需要准确和事实的答案，就把参数值调低。如果你想要更多样化的答案，就把参数值调高一些。

一般建议是改变其中一个参数就行，不用两个都调整。

在我们开始一些基础示例之前，请记住最终生成的结果可能会和使用的大语言模型的版本而异。
